Zadania z rachunku różniczkowego i całkowego

dla II roku ˛zyki bis

Lista 6 16 III 2005 1. Niech S będzie powierzchnią zamkniętą składającą się z półsfery x^2 +y^2 +z^2 = a^2, z ≥ 0 oraz jej podstawy x^2 + y^2 ≤ a^2, z = 0. Znaleźć strumień elektryczny przez S, jeśli pole indukcji elektrycznej jest określone wzorem: a) D(r) = r, b) D(r) = b = const.

2. Wyliczyć R S(r × F) · ds, gdzie S jest powierzchnią x^2 + y^2 + 3z^2 = 1, z ≤ 0,

zaś F = ye_1 − xe_2 + zx^3y^2e_3. Niech wektor ds ma zwrot zewnętrzny.

3. Niech pole temperatury ma postać funkcji T (r) = 3x^2+3z^2. Gęstość strumienia ciepła jest dana wzorem F = −krT z pewną stałą dodatnią k. Znaleźć strumień ciepła przepływający przez powierzchnię x^2 + z^2 = 2, 0 ≤ y ≤ 2. Bernard Jancewicz