Symulacje komputerowe w fizyce

Monte Carlo

1. Błądzenie bez samoprzecięć.

Zbadać rozkład długości trajektorii w błądzeniu losowym bez samoprzecięć na sieci kwadratowej stosując próbkowanie (i) proste, (ii) tendencyjne.

2. Współczynnik dyfuzji.

Zastosować metodę Monte Carlo do obliczenia współczynnika dyfuzji cząstki błądzącej losowo po sieci trójkątnej.

3. Dyfuzyjny wzrost zlepków (DLA).

Przeprowadzić symulację dyfuzyjnego wzrostu zlepków na sieci kwadratowej. Zbadać zależność masy zlepka od rozmiaru liniowego r.

Czesław Oleksy